Фридерике Майрьокер
Когато днес си тръгна сърце мое…

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Когато днес си тръгна сърце мое

допрях устни до ръба на чашата ти

когато днес си тръгна сърце мое

прокарах длани през долчѝнките

които лактите ти бяха издълбали в покривката на масата ни

когато днес си тръгна сърце мое

пратих сълзите си като ручей да тече нагоре по баира

подир тебе

1967

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.